ÖÕÓÉÊÏŒÇÌÅÉÁ-ÉÉÉ

ÁÓÊÇÓÅÉÓ 4

1. Ôï ìÞêïò äåóìïý éóïññïðSSáò ôïõ ìïñSSïõ LiH åSSíáé 1.595 A.

Íá âñåèåSS ç ðåñéóôñïöéêÞ óôáèåñÜ ôïõ ìïñSSïõ áõôïý êáé ôùí éóïôüðùí, LiD êáé^6LiH. ÌïíÜäåò cm�^1.

2. Áðü ôéò öáóìáôïóêïðéêÝò óôáèåñÝò ôïõ CO íá âñåèåSS ôï ìÞêïò äåóìïý ôïõ.

3. Ôá äïíçôéêÜ-ðåñéóôñïöéêÜ åðSSðåäá åíüò äéáôïìéêïý ìïñSSïõ äSSíïíôáé áðü Ýíáí ôýðï ôçò ìïñöÞò:

E_{nJ} = X i X_{k Cik (n +} 1_{2)i[J(J + 1)]k.}

Íá äïèåSS ç öáóìáôïóêïðéêÞ åñìçíåSSá ôùí óõíôåëåóôþí C_{ik}.

4. Äþóôå ôç œáìéëôùíéáíÞ ðïõ ðåñéãñÜöåé ôç äüíçóç êáé ðåñéóôñïöÞ åíüò äéáôïìéêïý ìïñSSïõ. ÐïéïSS åSSíáé ïé êáíüíåò åðéëïãÞò;

5. ÓœåäéÜóôå Ýíá ôõðéêü äïíçôéêü ðåñéóôñïöéêü öÜóìá ãéá ôï ìüñéï HF. Ðïéüò åSSíáé ï êëÜäïò P êáé ðïéüò ï êëÜäïò R;