ÖÕÓÉÊÏŒÇÌÅÉÁ-ÉÉÉ

ÁÓÊÇÓÅÉÓ 1

1. Íá âñåèïýí ïé ïìÜäåò óõììåôñSSáò ôùí ìïñSSùí:

H_2O, NH_3, C_6H_6, C_5H�_5 , C_2H_2, C_2H_4,

C_4H_8 (êõêëïâïõôÜíéï), C_5H_5N, ICl�_4 , Ni(CN)^2�_4 .

2. Íá âñåèïýí ïé ðSSíáêåò ìåôáóœçìáôéóìïý ðïõ äSSíïõí ôá ôñSSá 1s ôñïœéáêÜ ôùí õäñïãüíùí óôï ìüñéï ôçò áììùíSSáò üôáí åöáñìüæïíôáé ïé ìåôáóœçìáôéóìïSS óôçí ïìÜäá óõììåôñSSáò ôïõ ìïñSSïõ.

3. Ãéá ôçí ïìüäá óõììåôñSSáò C_{2v} äåSSîôå üôé ôï ãéíüìåíï äýï ïðïéïíäÞðïôå ðñÜîåùí óõììåôñSSáò åSSíáé åðSSóçò ðñÜîçò óõììåôñSSáò ôçò ïìÜäáò.

4. Íá äéáôõðþóåôå ôá âáóéêÜ èåùñÞìáôá ïñèïãùíéüôçôáò ãéá ôéò Ì.Á.Á. ôùí ïìÜäùí.

Åðáëçèåýóáôå ôéò óœÝóåéò ïñèïãùíéüôçôáò ôùí Ì.Á.Á. ãéá ôçí ïìÜäá óõììåôñSSáò C_{2v}.

5. Íá âñåèåSS ôï Åõèý Ãéíüìåíï E_{1u} � E_{1u} óôçí ïìÜäá óõììåôñSSáò D_{6h}, êáé äåSSîôå üôé áíáëýåôáé óôéò Ì.Á.Á.

A_{1g}, A_{2g}, E_{2g}.