ÊÂÁÍÔÉÊÇ ŒÇÌÅÉÁ I ÁÓÊÇÓÅÉÓ 8 1. Äþóôå ôçí åîSSóùóç ôïõ Schr-odinger óå ìïñöÞ åîSSóùóçò éäéïôéìþí êáé éäéïäéáíõóìÜôùí ôïõ Œáìéëôïíéáíïý ðSSíáêá.

2. ÂñåSSôå ôç óôáèåñüôåñç äéáìüñöùóç (ãñáììéêÞ Þ ôñéãùíéêÞ) ôùí ìïñSSùí H+_3 , H_3, H�_3 œñçóéìïðïéþíôáò ôç èåùñSSá H-uckel.

3. ÕðïëïãSSóôå ôéò åíÝñãåéåò ôùí ð - ìïñéáêþí ôñïœéáêþí ôïõ ôñéìåèõëïìåèáíSSïõ ìå ôç èåùñSSá H-uckel.

4. ÕðïëïãSSóôå ôéò åíÝñãåéåò ôùí ìïñéáêþí ôñïœéáêþí, ðõêíüôçôåò ðçëåêôñïíSSùí, öïñôSSá êáé ôçí åíÝñãåéá óõíôïíéóìïý ôïõ ðõñïëSSïõ. ÄSSäïíôáé:

αN = α +^3_2β

βC�N = 1 5. ÅðáíáëÜâáôå ôïõò ðáñáðÜíù õðïëïãéóìïýò ìå ôï ðñüãñáììá H-uckel.