ÊÂÁÍÔÉÊÇ ŒÇÌÅÉÁ I ÁÓÊÇÓÅÉÓ 6

1. ÐåñéãñÜøáôå ôá äéáäïœéêÜ óôÜäéá ôçò ìåèüäïõ ôïõ áõôïóõíåðïýò ðåäSSïõ ãéá ôïí õðïëïãéóìü ôùí áôïìéêþí ôñïœéáêþí ðïëõçëåêôñïíéêþí áôüìùí.

2. Œñçóéìïðïéþíôáò õäñïãïíéêÜ ôñïœéáêÜ öôéÜîôå ïñSSæïõóåò Slater ðïõ ðåñéãñÜöïõí ôéò ðáñáêÜôù áôïìéêÝò êáôáóôÜóåéò: He : 1s^12s^1 Li : 1s^22s^1 O : 1s^22s^22p^4 3. Ïé êõìáôïóõíáñôÞóåéò ϕ_1 = |1s1s| ϕ_2 = |1s2s| − |1s2s| åSSíáé ïñèïãþíéåò ìåôáîý ôïõò üôáí < 1s|2s >≠ 0;

4. ÅÜí P̂ åSSíáé ï ôåëåóôÞò áíôéìåôáèÝôçò äýï çëåêôñïíSSùí äåSSîôå üôé ïé éäéïôéìÝò ôïõ åSSíáé ±1.