ÊÂÁÍÔÉÊÇ ŒÇÌÅÉÁ I

ÁÓÊÇÓÅÉÓ 4

1. ÄåSSîôå üôé ç ïñìÞ åíüò óùìáôéäSSïõ óå áðåéñüâáèï êïõôSS (ÁÊ) äåí ìðïñåSS íá Ýœåé ìéá êáèïñéóìÝíç ôéìÞ. ÅðSSóçò, äåSSîôå üôé ç ìÝóç ôéìÞ ôçò ïñìÞò åSSíáé ìçäÝí.

2. ÂñåSSôå ôç ìéêñüôåñç êéíçôéêÞ åíÝñãåéá åíüò çëåêôñïíSSïõ óå ÁÊ ðïõ Ýœåé ìÞêïò i) 1x10�^{13} cm, ii) 1.5x10�^{13} cm, êáé iii) 2.0x10�^{13} cm.

3. ÄåSSîôå üôé ïé éäéïóõíáñôÞóåéò åíüò óùìáôéäSSïõ óå ÁÊ åSSíáé ïñèïêáíïíéêÝò.

4. ÕðïëïãSSóôå ôéò ìÝóåò ôéìÝò ôùí ôåëåóôþí, x̂, x̂^2, Ĥ, Ĥ^2. 5. ÿíá ðñùôüíéï êéíåSSôáé óå ÁÊ êáé âñSSóêåôáé óôçí êâáíôéêÞ êáôÜóôáóç n = 5. ÊáôÜ ôç ìåôÜâáóÞ ôïõ óôçí êâáíôéêÞ êáôÜóôáóç n = 4 åêðÝìðåé áêôéíïâïëSSá ìÞêïõò êýìáôïò 2000 nm. ÂñåSSôå ôï ìÞêïò ôïõ êïõôéïý.

6. ÐïéÜ åSSíáé ç ðéèáíüôçôá íá âñåèåSS Ýíá çëåêôñüíéï ðïõ êéíåSSôáé óå ÁÊ óôï äéÜóôçìá i) [0,L/4], ii) [0,L/2] êáé iii) [L/4,L/2].