KBANTIKH QHMEIA I ASKHSEIS 3

1. DeÐxte ìti h ormă enìc swmatidÐou se apeirìbajo koutÐ (AK) den mporeÐ na èqei mia kajorismènh timă. EpÐshc, deÐxte ìti h mèsh timă thc ormăc eÐnai mhdèn.

2. BreÐte th mikrìterh kinhtikă enèrgeia enìc hlektronÐou se AK pou èqei măkoc i) 1x10^{−13} cm, ii) 1.5x10^{−13} cm, kai iii) 2.0x10^{−13} cm.

3. DeÐxte ìti oi idiosunartăseic enìc swmatidÐou se AK eÐnai orjokanonikèc.

4. UpologÐste tic mèsec timèc twn telestÿn, x̂, x̂^2, Ĥ, Ĥ^2. 5. ’Ena prwtìnio kineÐtai se AK kai brÐsketai sthn kbantikă katĹstash n = 5. KatĹ th metĹbasă tou sthn kbantikă katĹstash n = 4 ekpèmpei aktinobolÐa măkouc kÔmatoc 2000 nm. BreÐte to măkoc tou koutioÔ.

6. PoiĹ eÐnai h pijanìthta na brejeÐ èna hlektrìnio pou kineÐtai se AK sto diĹsthma i)[0, L/4], ii)[0, L/2], iii)[L/4, L/2].